Copyright: © 1993-2003 НКТ Индастриз
Citation: Настоящий документ не может передаваться третьей стороне без предварительного письменного разрешения компании НКТ


Просмотр отчетов

Просмотр отчётов используется большинством программных модулей D-Report для визуализации файла в формате *.QRP.

Если отчётов несколько, то формируется очередь в порядке которой они открываются в окне просмотра отчётов.


Окно просмотра отчёта

При просмотре отчёта открывается окно:

В заголовке окна отображается название текущего отчёта и количество просмотренных отчётов.

На панели инструментов расположены кнопки для работы с отчётом и кнопки для навигации по отчётам.

Слева, в нижней части окна,  отображена информация о количестве страниц и текущей странице.

Просмотр отчёта происходит постранично, поэтому при использовании полосы прокрутки (скролинга) пролистывается только текущая страница. Для перехода между страницами используйте кнопки для работы с отчётом .


Сохранение отчёта

см. также

При необходимости отчёт можно сохранить, нажав кнопку [image] на панели инструментов. Откроется стандартный диалог сохранения файлов:

Допустимые для сохранения форматы (типы) файлов:

QuickReport file (*.QRP)	Стандартный формат программы D-Report. Используется по умолчанию.
Text file (*.TXT)	Стандартный текстовый файл. Не поддерживает форматированный текст. При сохранении возможно искажение структуры отчёта.
Excel book (*.XLS)	Файл MS Office Excel. При сохранении возможно искажение структуры отчёта.
Word (*.RTF)	Файл MS Office Word. При сохранении возможно искажение структуры отчёта.
Формат BMP (*.BMP)	Графический файл (точечный рисунок). Каждая страница сохраняется отдельным файлом.
Формат JPEG (*.JPG)	Графический файл. Каждая страница сохраняется отдельным файлом.
Формат PDF (*.PDF)	Файл Adobe Acrobat Reader.

Если нет необходимости редактировать отчёт, то рекомендуется для сохранения выбирать  форматы *.QRP или *.PDF. Сохранение в отличном от *.QRP формате при просмотре отчёта из файла невозможно.


Просмотр отчета из файла

см. также

В окно просмотра может быть загружен отчет из файла  в формате *.QRP, для этого нужно нажать на панели инструментов кнопку [image] и  в открывшемся диалоговом окне выбрать требуемый файл.

Сохранение в отличном от *.QRP формате при просмотре отчёта из файла невозможно.


Печать отчёта

см. также

При нажатии на  кнопку [image]  все страницы текущего отчёта будут полностью отправлены на принтер, установленный в операционной системе "по умолчанию", для печати. Если необходимо распечатать несколько копий, часть страниц или сменить принтер, то нажмите на кнопку [image] , откроется окно:


Кнопки работы с отчётом при просмотре

	Развернуть во весь экран. Страницы отчета  в форме просмотра отображаются целиком.
	Выровнять по ширине документа. Страницы отчета  в форме просмотра выравниваются по ширине документа.
	Приблизить. Размер страниц отчета  в форме просмотра увеличивается.
	Отдалить. Размер страниц отчета  в форме просмотра уменьшается.
	Перейти на первую страницу отчёта.
	Перейти на предыдущую страницу отчёта.
	Перейти на следующую страницу отчёта.
	Перейти на последнюю страницу отчёта.
	Сохранить отчёт в файл.
	Загрузить файл отчета.
	Настройка печати.
	Печать.


Кнопки навигации по отчётам при просмотре

	Продолжить просмотр. Перейти к просмотру следующего в очереди отчета.
	Прервать просмотр. Окно просмотра закрывается. Переход к просмотру следующего в очереди отчета не происходит.
	Закрыть окно просмотра. Кнопка появляется, когда просматривается последний в очереди отчёт.